LIBRARY api-ms-win-core-synch-l1-2-0

EXPORTS

DeleteSynchronizationBarrier
EnterSynchronizationBarrier
InitializeConditionVariable
InitializeSynchronizationBarrier
InitOnceBeginInitialize
InitOnceComplete
InitOnceExecuteOnce
InitOnceInitialize
SignalObjectAndWait
Sleep
SleepConditionVariableCS
SleepConditionVariableSRW
WaitOnAddress
WakeAllConditionVariable
WakeByAddressAll
WakeByAddressSingle
WakeConditionVariable
