LIBRARY api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1

EXPORTS

GetDpiForMonitor
GetProcessDpiAwareness
GetScaleFactorForMonitor
RegisterScaleChangeEvent
SetProcessDpiAwareness
UnregisterScaleChangeEvent
