LIBRARY api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1

EXPORTS

GetDpiForMonitor@16
GetProcessDpiAwareness@8
GetScaleFactorForMonitor@8
RegisterScaleChangeEvent@8
SetProcessDpiAwareness@4
UnregisterScaleChangeEvent@4
